\[\int_{1}^{\infty}Q_{\nu}\left(x\right)Q_{\lambda}\left(x\right)\,\mathrm{d}x=%
\frac{\psi\left(\lambda+1\right)-\psi\left(\nu+1\right)}{(\lambda-\nu)(\lambda%
+\nu+1)},\]