\[\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{n}}{2^{2n}n!}H_{2n+1}\left(\frac{z}{2n^{\frac{1}{%
2}}}\right)=\frac{2}{{\pi}^{\frac{1}{2}}}\sin z.\]