\[(1-\tfrac{1}{4}k^{2})^{-1/2}<\frac{4}{\pi k^{2}}(E\left(k\right)-{k^{\prime}}^%
{2}K\left(k\right))<\min((k^{\prime})^{-1/4},4/\pi),\]