\[{\cal H}_{\nu-m}(z)=z^{m-\nu}\left(\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}%
\right)^{m}(z^{\nu}{\cal H}_{\nu}(z)),\]