\[u_{a,1}\sim 2^{\frac{1}{2}}\mu\left(1-1.85575\;708\mu^{-4/3}-0.34438\;34\mu^{-%
8/3}-0.16871\;5\mu^{-4}-0.11414\mu^{-16/3}-0.0808\mu^{-20/3}-\cdots\right),\]