\[\frac{{\mathrm{d}}^{2}W}{{\mathrm{d}\xi}^{2}}=\left(\frac{u^{2}}{4\xi}+\frac{%
\nu^{2}-1}{4\xi^{2}}+\frac{\psi(\xi)}{\xi}\right)W.\]