\[L^{(\gamma)}_{\nu}\left(\mathbf{T}\right)=\frac{\Gamma_{m}\left(\gamma+\nu+%
\frac{1}{2}(m+1)\right)}{\Gamma_{m}\left(\gamma+\frac{1}{2}(m+1)\right)}\*{{}_%
{1}F_{1}}\left({-\nu\atop\gamma+\frac{1}{2}(m+1)};\mathbf{T}\right),\]