$v(\phi)=\sqrt{\dfrac{1}{2\Delta^{1/2}(\phi)}}\left(\dfrac{1}{\sqrt{f_{+}^{%
\prime\prime}(\phi)}}-\dfrac{1}{\sqrt{-f_{-}^{\prime\prime}(\phi)}}\right),$