\[c_{5}=\begin{cases}0.00488\ldots,&0<t<1,\\
0.00701\ldots,&-1<t<0\mbox{ or }1<t<2,\\
0.0234\ldots,&-2<t<-1\mbox{ or }2<t<3.\end{cases}\]