\[\frac{{\partial}^{2}u_{0,0}}{{\partial x}^{2}}=\frac{1}{12h^{2}}\,(-u_{2,0}+16%
u_{1,0}-30u_{0,0}+16u_{-1,0}-u_{-2,0})+O\left(h^{4}\right),\]