\[{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|\Gamma\left(a+it\right)|^{2}e^{(2b-\pi)%
t}\,\mathrm{d}t=\frac{\Gamma\left(2a\right)}{(2\sin b)^{2a}}},\]